24°V

22°V

20°V

18°V

16°V

14°V

64°N

64°N

65°N

65°N

66°N

66°N

67°N

67°N

VEÐURSTOFA ÍSLANDS VIKUYFIRLIT ; NR:38 020916 - 020922

M 0 1 2 3 4 5